X-Git-Url: https://git.madduck.net/etc/vim.git/blobdiff_plain/2f233dca7b538ab4af29f2a8a1b7b7f1803da358..116c5c7f91414236b42b5621b30202992a82d79b:/.vim/ftplugin/latex-suite/templates/report_two_column.tex

diff --git a/.vim/ftplugin/latex-suite/templates/report_two_column.tex b/.vim/ftplugin/latex-suite/templates/report_two_column.tex
deleted file mode 120000
index e95ddfb..0000000
--- a/.vim/ftplugin/latex-suite/templates/report_two_column.tex
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-/usr/share/vim/addons/ftplugin/latex-suite/templates/report_two_column.tex
\ No newline at end of file
